-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.296529032642
cusum  =  0.180651576749
eta  =  0.522401205344
hl_amp_ratio  =  0.398761123565
kurtosis  =  -0.0880099339348
n_points  =  126
period  =  0.583938132651
period_SNR  =  16.955843507
period_log10FAP  =  -15.3149662724
period_uncertainty  =  7.29375645467e-05
phase_cusum  =  0.25444062159
phase_eta  =  0.129698387799
phi21  =  0.751192953037
phi31  =  1.71761611284
quartile31  =  0.2625
r21  =  0.46139771321
r31  =  0.23703743681
shapiro_w  =  0.924082934856
skewness  =  -0.826007882525
slope_per10  =  -0.283361187249
slope_per90  =  0.64485933792
stetson_k  =  0.730091269404
weighted_mean  =  15.5501069746
weighted_std  =  0.222872535694
