-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.72


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.157645593153
cusum  =  0.182974940149
eta  =  0.747181478937
hl_amp_ratio  =  0.914558034851
kurtosis  =  -1.08210411084
n_points  =  200
period  =  0.399149840011
period_SNR  =  24.2606390324
period_log10FAP  =  -17.2117258583
period_uncertainty  =  8.47811928666e-05
phase_cusum  =  0.223281243474
phase_eta  =  0.931432171751
phi21  =  -3.21069419535
phi31  =  -2.54159992852
quartile31  =  0.26
r21  =  0.172951532994
r31  =  0.227451024928
shapiro_w  =  0.958761334419
skewness  =  -0.0726805981549
slope_per10  =  -0.143401243064
slope_per90  =  0.105566439003
stetson_k  =  0.850521154738
weighted_mean  =  15.9289930489
weighted_std  =  0.147886661085
