-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.283587530115
cusum  =  0.123139034603
eta  =  0.676854716892
hl_amp_ratio  =  0.436354562592
kurtosis  =  -0.363863710154
n_points  =  226
period  =  0.456939273544
period_SNR  =  28.6930623643
period_log10FAP  =  -25.1302626228
period_uncertainty  =  4.71849729881e-05
phase_cusum  =  0.275803031121
phase_eta  =  0.158378222707
phi21  =  1.08412067561
phi31  =  2.35552746931
quartile31  =  0.3475
r21  =  0.544962888662
r31  =  0.37167470401
shapiro_w  =  0.937856674194
skewness  =  -0.582335376612
slope_per10  =  -0.144534683048
slope_per90  =  0.238387698951
stetson_k  =  0.768890443757
weighted_mean  =  15.5356675668
weighted_std  =  0.235599384775
