-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.383422273972
cusum  =  0.175141649958
eta  =  0.769350423035
hl_amp_ratio  =  0.547428072473
kurtosis  =  -0.95240846644
n_points  =  130
period  =  0.502716134201
period_SNR  =  15.3562367745
period_log10FAP  =  -11.847868388
period_uncertainty  =  5.40584052921e-05
phase_cusum  =  0.355663412849
phase_eta  =  0.336127259565
phi21  =  -2.45122607361
phi31  =  -1.36083972099
quartile31  =  0.5625
r21  =  0.390414456746
r31  =  0.35968332894
shapiro_w  =  0.911787807941
skewness  =  -0.54606956976
slope_per10  =  -0.140566660945
slope_per90  =  0.22359564357
stetson_k  =  0.805171462816
weighted_mean  =  15.6576296427
weighted_std  =  0.334885606261
