-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.279026477293
cusum  =  0.0945314692864
eta  =  0.79447938687
hl_amp_ratio  =  0.502487644084
kurtosis  =  -0.80445432898
n_points  =  206
period  =  0.56208719868
period_SNR  =  26.3891260179
period_log10FAP  =  -22.3901295855
period_uncertainty  =  9.09173157345e-05
phase_cusum  =  0.270856679626
phase_eta  =  0.362666055427
phi21  =  0.828584959954
phi31  =  1.75556602074
quartile31  =  0.45
r21  =  0.370262361456
r31  =  0.134004426898
shapiro_w  =  0.927781879902
skewness  =  -0.520586769487
slope_per10  =  -0.303725381127
slope_per90  =  0.313699997496
stetson_k  =  0.825241723181
weighted_mean  =  12.8804930556
weighted_std  =  0.26198090199
