-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.74


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.298159270514
cusum  =  0.264048454205
eta  =  0.46611161073
hl_amp_ratio  =  1.22807352128
kurtosis  =  -1.52934759792
n_points  =  88
period  =  0.500515447124
period_SNR  =  13.8681988903
period_log10FAP  =  -10.0011437243
period_uncertainty  =  7.73881283027e-05
phase_cusum  =  0.294619099987
phase_eta  =  0.0964209307574
phi21  =  0.918934437994
phi31  =  1.77171668704
quartile31  =  0.535
r21  =  0.435399892281
r31  =  0.235602195542
shapiro_w  =  0.898424267769
skewness  =  -0.0619344097596
slope_per10  =  -0.119599966548
slope_per90  =  0.67759999074
stetson_k  =  0.917224733343
weighted_mean  =  13.6823863636
weighted_std  =  0.273000975349
