-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.8


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.226787084956
cusum  =  0.191058479838
eta  =  0.468737890104
hl_amp_ratio  =  0.237911477076
kurtosis  =  -0.298555196325
n_points  =  129
period  =  0.62366627314
period_SNR  =  16.7170794367
period_log10FAP  =  -14.9437551898
period_uncertainty  =  8.4582123091e-05
phase_cusum  =  0.220919858644
phase_eta  =  0.115754685841
phi21  =  -2.2297406459
phi31  =  -1.19654970448
quartile31  =  0.28
r21  =  0.397766904021
r31  =  0.321049744573
shapiro_w  =  0.851750552654
skewness  =  -0.975261833695
slope_per10  =  -0.453481780629
slope_per90  =  0.609332177329
stetson_k  =  0.690287272365
weighted_mean  =  15.0790697674
weighted_std  =  0.192403975287
