-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.271383085288
cusum  =  0.160919759553
eta  =  0.6865215002
hl_amp_ratio  =  0.315430873297
kurtosis  =  0.325956633465
n_points  =  130
period  =  0.55058399364
period_SNR  =  15.2328001619
period_log10FAP  =  -12.6408618689
period_uncertainty  =  6.484324594e-05
phase_cusum  =  0.225894204818
phase_eta  =  0.262408049803
phi21  =  -2.30566736506
phi31  =  -4.21964530401
quartile31  =  0.22
r21  =  0.489274426177
r31  =  0.295236635986
shapiro_w  =  0.854925990105
skewness  =  -1.14971747438
slope_per10  =  -0.37479069601
slope_per90  =  0.522270330033
stetson_k  =  0.691438777288
weighted_mean  =  14.8491948529
weighted_std  =  0.200705865348
