-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.184024445093
cusum  =  0.103607609693
eta  =  0.702589934865
hl_amp_ratio  =  1.27469005648
kurtosis  =  -1.41836690251
n_points  =  342
period  =  0.375478844425
period_SNR  =  57.6582737217
period_log10FAP  =  -53.2730809217
period_uncertainty  =  4.01736335436e-05
phase_cusum  =  0.268087413174
phase_eta  =  0.359249418709
phi21  =  1.8058932495
phi31  =  5.5100737163
quartile31  =  0.3
r21  =  0.0658016985879
r31  =  0.0912205691933
shapiro_w  =  0.911927461624
skewness  =  0.124217998646
slope_per10  =  -0.0903849315695
slope_per90  =  0.0803076833613
stetson_k  =  0.899614007024
weighted_mean  =  14.0405550233
weighted_std  =  0.14527987015
