-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.69


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.269797892537
cusum  =  0.165011363579
eta  =  0.654727326586
hl_amp_ratio  =  0.323200019949
kurtosis  =  -0.755664438033
n_points  =  180
period  =  0.508555957506
period_SNR  =  27.6894837375
period_log10FAP  =  -27.1469199269
period_uncertainty  =  8.53043285124e-05
phase_cusum  =  0.293232278148
phase_eta  =  0.153126841531
phi21  =  0.711093534204
phi31  =  -1.00680989769
quartile31  =  0.3825
r21  =  0.322993840748
r31  =  0.141665775242
shapiro_w  =  0.872427761555
skewness  =  -0.218389921657
slope_per10  =  -0.522300014272
slope_per90  =  0.348899995442
stetson_k  =  0.734290053355
weighted_mean  =  14.6672833412
weighted_std  =  0.215786468136
