-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.328440558182
cusum  =  0.163914246168
eta  =  0.644566213753
hl_amp_ratio  =  0.393440415803
kurtosis  =  -0.371209672459
n_points  =  470
period  =  0.591939374749
period_SNR  =  56.5527324417
period_log10FAP  =  -56.8246641646
period_uncertainty  =  9.91656152748e-05
phase_cusum  =  0.241683954612
phase_eta  =  0.33562603327
phi21  =  0.951313801078
phi31  =  2.22733658181
quartile31  =  0.38
r21  =  0.436578233734
r31  =  0.29759649563
shapiro_w  =  0.915355443954
skewness  =  -0.775278165922
slope_per10  =  -0.0921534659641
slope_per90  =  0.132370136386
stetson_k  =  0.744719720832
weighted_mean  =  14.7388781117
weighted_std  =  0.26644142748
