-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.44


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.203727800161
cusum  =  0.162852762374
eta  =  0.56674935645
hl_amp_ratio  =  1.6319673673
kurtosis  =  -0.709417740693
n_points  =  132
period  =  0.253998568286
period_SNR  =  17.0000729962
period_log10FAP  =  -16.1745963225
period_uncertainty  =  1.66775160461e-05
phase_cusum  =  0.266897061557
phase_eta  =  0.358304781391
phi21  =  2.34564065252
phi31  =  4.42263691417
quartile31  =  0.3025
r21  =  0.249577010425
r31  =  0.13576740252
shapiro_w  =  0.951216101646
skewness  =  0.0411531998327
slope_per10  =  -0.178766663497
slope_per90  =  0.0955615324246
stetson_k  =  0.819350273618
weighted_mean  =  12.5236040609
weighted_std  =  0.184449257281
