-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.295421388428
cusum  =  0.186236471565
eta  =  0.364420524553
hl_amp_ratio  =  0.658951888952
kurtosis  =  -0.846841234477
n_points  =  88
period  =  0.604918739204
period_SNR  =  10.2806036925
period_log10FAP  =  -7.41232945091
period_uncertainty  =  9.3279683885e-05
phase_cusum  =  0.262815613947
phase_eta  =  0.404001780028
phi21  =  -2.09289771628
phi31  =  -1.37185661465
quartile31  =  0.3
r21  =  0.403570705718
r31  =  0.230559018784
shapiro_w  =  0.91788238287
skewness  =  -0.516326272065
slope_per10  =  -0.174417895371
slope_per90  =  0.412405672418
stetson_k  =  0.837066464587
weighted_mean  =  14.1666926182
weighted_std  =  0.217164385519
