-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.1732094987
cusum  =  0.107189785357
eta  =  0.479602025681
hl_amp_ratio  =  1.24667039721
kurtosis  =  -1.49644041613
n_points  =  357
period  =  0.323154543281
period_SNR  =  53.2824277404
period_log10FAP  =  -62.8270944635
period_uncertainty  =  2.92712450929e-05
phase_cusum  =  0.261688850319
phase_eta  =  0.229403353365
phi21  =  1.82412645781
phi31  =  -0.306479508672
quartile31  =  0.26
r21  =  0.0804727916657
r31  =  0.0960031519492
shapiro_w  =  0.907358944416
skewness  =  0.063108138326
slope_per10  =  -0.0790993839167
slope_per90  =  0.0833562752754
stetson_k  =  0.909415021212
weighted_mean  =  14.992310022
weighted_std  =  0.13261654225
