-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.79


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.279335912357
cusum  =  0.172949274771
eta  =  0.507069623252
hl_amp_ratio  =  0.315006970024
kurtosis  =  -0.979621552841
n_points  =  121
period  =  0.542213329327
period_SNR  =  14.4037768479
period_log10FAP  =  -12.2982591843
period_uncertainty  =  9.05076690644e-05
phase_cusum  =  0.254626616875
phase_eta  =  0.0766251050748
phi21  =  -2.09786518879
phi31  =  -0.983006888247
quartile31  =  0.43
r21  =  0.576743150753
r31  =  0.364347773856
shapiro_w  =  0.900126576424
skewness  =  -0.592134465269
slope_per10  =  -0.110932071129
slope_per90  =  0.649000005797
stetson_k  =  0.738058344097
weighted_mean  =  13.7677434343
weighted_std  =  0.266571306496
