-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.196654682615
cusum  =  0.137095745974
eta  =  0.662402751701
hl_amp_ratio  =  0.834719051409
kurtosis  =  0.19697031184
n_points  =  284
period  =  0.583578170675
period_SNR  =  39.8671612748
period_log10FAP  =  -31.7344716957
period_uncertainty  =  9.71852828093e-05
phase_cusum  =  0.217183044621
phase_eta  =  0.538316830236
phi21  =  1.0657052157
phi31  =  2.40373108893
quartile31  =  0.22
r21  =  0.439205400591
r31  =  0.197338931761
shapiro_w  =  0.985166549683
skewness  =  -0.400545121478
slope_per10  =  -0.130850917985
slope_per90  =  0.139136147031
stetson_k  =  0.778023648125
weighted_mean  =  10.9319906048
weighted_std  =  0.17940030566
