-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.213361927229
cusum  =  0.166366531875
eta  =  0.611876389943
hl_amp_ratio  =  0.818132584803
kurtosis  =  -0.994570019793
n_points  =  212
period  =  0.323059895127
period_SNR  =  22.4492813501
period_log10FAP  =  -21.7017462734
period_uncertainty  =  3.02490541055e-05
phase_cusum  =  0.243841908055
phase_eta  =  0.731274558135
phi21  =  0.211881344624
phi31  =  0.452556142052
quartile31  =  0.3425
r21  =  0.00490225263849
r31  =  0.167894456461
shapiro_w  =  0.952975511551
skewness  =  -0.299012735677
slope_per10  =  -0.0921309373601
slope_per90  =  0.0883335867337
stetson_k  =  0.862375327593
weighted_mean  =  12.5148580442
weighted_std  =  0.194320531101
