-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.382392208591
cusum  =  0.11402319812
eta  =  0.641682574782
hl_amp_ratio  =  0.354024400761
kurtosis  =  -0.885987714452
n_points  =  442
period  =  0.480677088686
period_SNR  =  54.1866306133
period_log10FAP  =  -62.7621523779
period_uncertainty  =  7.43967033278e-05
phase_cusum  =  0.227068790917
phase_eta  =  0.038406447653
phi21  =  0.723324982183
phi31  =  1.81286658955
quartile31  =  0.5
r21  =  0.412751450667
r31  =  0.33525552689
shapiro_w  =  0.884958386421
skewness  =  -0.674001052078
slope_per10  =  -0.130207017938
slope_per90  =  0.151466026518
stetson_k  =  0.776459953795
weighted_mean  =  13.9172506875
weighted_std  =  0.332871077993
