-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.388091901584
cusum  =  0.0839567830108
eta  =  0.611879834352
hl_amp_ratio  =  0.58474024075
kurtosis  =  -1.19733671873
n_points  =  316
period  =  0.558604969559
period_SNR  =  37.7999950713
period_log10FAP  =  -38.6049491615
period_uncertainty  =  8.85606225883e-05
phase_cusum  =  0.315749113717
phase_eta  =  0.22180955205
phi21  =  -2.31649418875
phi31  =  -0.995387813532
quartile31  =  0.6225
r21  =  0.475747735681
r31  =  0.323579183458
shapiro_w  =  0.925839960575
skewness  =  -0.366532552381
slope_per10  =  -0.103352341518
slope_per90  =  0.112039998639
stetson_k  =  0.839506297972
weighted_mean  =  12.6099894012
weighted_std  =  0.349871654708
