-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.27


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.459477477607
cusum  =  0.113579386107
eta  =  1.84125468241
hl_amp_ratio  =  0.972872670442
kurtosis  =  0.736290671219
n_points  =  119
period  =  0.428450945686
period_SNR  =  10.7878497876
period_log10FAP  =  -1.46558218812
period_uncertainty  =  7.39655887536e-05
phase_cusum  =  0.178786065596
phase_eta  =  1.5990220934
phi21  =  -1.72938824131
phi31  =  -1.24203474922
quartile31  =  0.805
r21  =  0.200394942082
r31  =  0.126619096487
shapiro_w  =  0.961085438728
skewness  =  0.538829865569
slope_per10  =  -0.0573250016297
slope_per90  =  0.0136832903531
stetson_k  =  0.766674199941
weighted_mean  =  11.7273109244
weighted_std  =  0.60460793252
