-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.6


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.326100095765
cusum  =  0.105626522539
eta  =  0.642199310581
hl_amp_ratio  =  0.9660489634
kurtosis  =  -0.353712352405
n_points  =  180
period  =  0.397281353274
period_SNR  =  19.1690499169
period_log10FAP  =  -16.0100897161
period_uncertainty  =  4.2562819547e-05
phase_cusum  =  0.230041874124
phase_eta  =  0.554788904874
phi21  =  1.02425953787
phi31  =  -1.43081739607
quartile31  =  0.3425
r21  =  0.483587931522
r31  =  0.298978554433
shapiro_w  =  0.969681859016
skewness  =  -0.420858178918
slope_per10  =  -0.0980820303575
slope_per90  =  0.155601001524
stetson_k  =  0.809615321201
weighted_mean  =  11.4390555556
weighted_std  =  0.235397293533
