-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.6


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.137231020877
cusum  =  0.114528631044
eta  =  0.747151024197
hl_amp_ratio  =  0.501875520669
kurtosis  =  9.19500729238
n_points  =  184
period  =  0.117347704842
period_SNR  =  8.08898332717
period_log10FAP  =  -3.63250085376
period_uncertainty  =  4.13866491437e-06
phase_cusum  =  0.131694659104
phase_eta  =  1.06396605637
phi21  =  -3.39220100235
phi31  =  -3.52871463519
quartile31  =  0.1
r21  =  0.379122243165
r31  =  0.549629874028
shapiro_w  =  0.699011325836
skewness  =  -2.26963868147
slope_per10  =  -0.0426859910709
slope_per90  =  0.029160524363
stetson_k  =  0.534703875131
weighted_mean  =  10.9745108696
weighted_std  =  0.187018308483
