-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.397440975772
cusum  =  0.14736375096
eta  =  0.805319957011
hl_amp_ratio  =  0.48152236391
kurtosis  =  -0.0710886601346
n_points  =  234
period  =  0.491079601735
period_SNR  =  43.6398966822
period_log10FAP  =  -29.2814656639
period_uncertainty  =  8.87653704489e-05
phase_cusum  =  0.22112972114
phase_eta  =  0.322846718569
phi21  =  0.667245182115
phi31  =  1.44237139063
quartile31  =  0.42
r21  =  0.380617769031
r31  =  0.244278229123
shapiro_w  =  0.93280673027
skewness  =  -0.798039995121
slope_per10  =  -0.0919961342525
slope_per90  =  0.0874120231378
stetson_k  =  0.74155124385
weighted_mean  =  13.7675973606
weighted_std  =  0.305406254092
