-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.33


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  1.40372622837
cusum  =  0.315223530275
eta  =  1.17028879843
hl_amp_ratio  =  0.839161994668
kurtosis  =  4.11389983212
n_points  =  33
period  =  1.18929158766
period_SNR  =  5.75343200928
period_log10FAP  =  -0.00953710916172
period_uncertainty  =  0.000320304786946
phase_cusum  =  0.315223530275
phase_eta  =  0.851559915335
phi21  =  -1.87280759099
phi31  =  -3.16284395526
quartile31  =  0.23
r21  =  0.269070341254
r31  =  0.363203368696
shapiro_w  =  0.76434469223
skewness  =  0.77116684002
slope_per10  =  -0.593848962455
slope_per90  =  0.446049987804
stetson_k  =  0.562831836951
weighted_mean  =  10.3748484848
weighted_std  =  0.780008240874
