-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.253717020032
cusum  =  0.165279800011
eta  =  0.717787443727
hl_amp_ratio  =  0.438331880431
kurtosis  =  0.150372217836
n_points  =  278
period  =  0.536872607339
period_SNR  =  40.0714879854
period_log10FAP  =  -31.4081846184
period_uncertainty  =  8.20855940598e-05
phase_cusum  =  0.242599325553
phase_eta  =  0.576864070615
phi21  =  0.944715559568
phi31  =  1.43713456555
quartile31  =  0.29
r21  =  0.384351227094
r31  =  0.229685976375
shapiro_w  =  0.902419865131
skewness  =  -0.982329987149
slope_per10  =  -0.102266502852
slope_per90  =  0.175707685681
stetson_k  =  0.710104166019
weighted_mean  =  13.1952989969
weighted_std  =  0.244391620143
