-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.45


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  1.45160005479
cusum  =  0.357413422434
eta  =  0.238708983445
hl_amp_ratio  =  19.976244994
kurtosis  =  1.56057575352
n_points  =  147
period  =  0.499316446971
period_SNR  =  18.6494804657
period_log10FAP  =  -12.5272011385
period_uncertainty  =  8.8693787846e-05
phase_cusum  =  0.197523322944
phase_eta  =  0.324979905299
phi21  =  1.75886505554
phi31  =  5.65662455118
quartile31  =  0.19
r21  =  0.152880145885
r31  =  0.333669539157
shapiro_w  =  0.577556848526
skewness  =  1.78907384357
slope_per10  =  -0.148537771365
slope_per90  =  0.100373618496
stetson_k  =  0.468457317245
weighted_mean  =  9.31256362508
weighted_std  =  1.06434031472
