-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.269769024824
cusum  =  0.125801595465
eta  =  0.561442141865
hl_amp_ratio  =  0.408067105525
kurtosis  =  -0.977489490132
n_points  =  349
period  =  0.565214920735
period_SNR  =  44.4306380693
period_log10FAP  =  -47.8275876487
period_uncertainty  =  8.88870438062e-05
phase_cusum  =  0.264173795841
phase_eta  =  0.3809667865
phi21  =  1.06408819133
phi31  =  -0.774037193594
quartile31  =  0.39
r21  =  0.365189182266
r31  =  0.172253204775
shapiro_w  =  0.914008259773
skewness  =  -0.554210361568
slope_per10  =  -0.143611667801
slope_per90  =  0.227866669496
stetson_k  =  0.795869515147
weighted_mean  =  14.0647774356
weighted_std  =  0.235830905232
