-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325020493114
cusum  =  0.164469534808
eta  =  0.446902568776
hl_amp_ratio  =  0.357619670222
kurtosis  =  -0.332812104811
n_points  =  276
period  =  0.544161374372
period_SNR  =  39.8279625796
period_log10FAP  =  -32.3400612356
period_uncertainty  =  8.43294983447e-05
phase_cusum  =  0.265094149449
phase_eta  =  0.1847393464
phi21  =  0.875384123241
phi31  =  -1.08412826305
quartile31  =  0.41
r21  =  0.474403868703
r31  =  0.342223910025
shapiro_w  =  0.904784023762
skewness  =  -0.816686634584
slope_per10  =  -0.17608914732
slope_per90  =  0.187156432902
stetson_k  =  0.726108611688
weighted_mean  =  15.4779260034
weighted_std  =  0.265398457421
