-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.187498167278
cusum  =  0.0720030145015
eta  =  0.677803325172
hl_amp_ratio  =  0.428460380758
kurtosis  =  -0.390566392777
n_points  =  393
period  =  0.444933249567
period_SNR  =  18.2593682084
period_log10FAP  =  -16.9973069178
period_uncertainty  =  9.63661591182e-05
phase_cusum  =  0.172793907669
phase_eta  =  1.3988776445
phi21  =  4.02620394121
phi31  =  3.64649910701
quartile31  =  0.38
r21  =  0.238909028796
r31  =  0.323029055305
shapiro_w  =  0.923094809055
skewness  =  -0.760504373438
slope_per10  =  -0.0339388919353
slope_per90  =  0.0543797738604
stetson_k  =  0.76629117155
weighted_mean  =  12.9097489362
weighted_std  =  0.256087877098
