-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.377770301202
cusum  =  0.106246975411
eta  =  0.530931307161
hl_amp_ratio  =  0.198883877868
kurtosis  =  -0.551601884195
n_points  =  319
period  =  0.492665450169
period_SNR  =  38.4758732748
period_log10FAP  =  -39.8901910153
period_uncertainty  =  7.90668372424e-05
phase_cusum  =  0.335095045756
phase_eta  =  0.105007310624
phi21  =  4.00140256346
phi31  =  5.02540602739
quartile31  =  0.47
r21  =  0.485259860945
r31  =  0.345981914014
shapiro_w  =  0.850217700005
skewness  =  -0.877867845511
slope_per10  =  -0.121215069501
slope_per90  =  0.208937084353
stetson_k  =  0.69713585105
weighted_mean  =  13.6950550113
weighted_std  =  0.313386648403
