-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.33192277323
cusum  =  0.124877973491
eta  =  0.456505124755
hl_amp_ratio  =  0.70425329786
kurtosis  =  -0.650641280889
n_points  =  283
period  =  0.573231830752
period_SNR  =  31.0109414998
period_log10FAP  =  -31.1557909586
period_uncertainty  =  9.1740580764e-05
phase_cusum  =  0.291822709334
phase_eta  =  0.478975193116
phi21  =  -2.12967869086
phi31  =  -4.05281842742
quartile31  =  0.46
r21  =  0.463366461586
r31  =  0.225267456271
shapiro_w  =  0.958355426788
skewness  =  -0.464229031598
slope_per10  =  -0.100495538082
slope_per90  =  0.116219998337
stetson_k  =  0.831016913026
weighted_mean  =  11.8725441696
weighted_std  =  0.306507559599
