-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.472719090506
cusum  =  0.317695178951
eta  =  0.375010883512
hl_amp_ratio  =  0.55415202623
kurtosis  =  0.236216828384
n_points  =  250
period  =  0.586294197859
period_SNR  =  27.1139139193
period_log10FAP  =  -22.2381968476
period_uncertainty  =  7.60680126797e-05
phase_cusum  =  0.2586874072
phase_eta  =  0.652980889928
phi21  =  1.27008513305
phi31  =  5.5979393894
quartile31  =  0.6975
r21  =  0.329249206916
r31  =  0.400495426865
shapiro_w  =  0.906869292259
skewness  =  -0.875149787159
slope_per10  =  -0.069623493675
slope_per90  =  0.135499998927
stetson_k  =  0.783846335187
weighted_mean  =  11.5099933244
weighted_std  =  0.510440331869
