-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.340861052329
cusum  =  0.23685297651
eta  =  0.451967188839
hl_amp_ratio  =  0.374513888056
kurtosis  =  -0.516172076512
n_points  =  246
period  =  0.508345453869
period_SNR  =  35.9778395092
period_log10FAP  =  -31.0633993336
period_uncertainty  =  7.27871511846e-05
phase_cusum  =  0.237571245
phase_eta  =  0.317739435579
phi21  =  0.915757520689
phi31  =  -1.0739886146
quartile31  =  0.4175
r21  =  0.465985071073
r31  =  0.303268971341
shapiro_w  =  0.90813690424
skewness  =  -0.779814496824
slope_per10  =  -0.136835463815
slope_per90  =  0.219733524391
stetson_k  =  0.741520229955
weighted_mean  =  13.6046807799
weighted_std  =  0.28906023869
