-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.59


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.337843856431
cusum  =  0.1169762562
eta  =  1.3941889045
hl_amp_ratio  =  0.792315182531
kurtosis  =  -0.425939305777
n_points  =  281
period  =  0.0514910445688
period_SNR  =  12.212089164
period_log10FAP  =  -3.35079784248
period_uncertainty  =  9.24739643547e-07
phase_cusum  =  0.123923524882
phase_eta  =  1.79837307829
phi21  =  0.823889896354
phi31  =  1.41063105859
quartile31  =  0.98
r21  =  0.188143421273
r31  =  0.291406784273
shapiro_w  =  0.9715244174
skewness  =  -0.291678647714
slope_per10  =  -0.00165561442279
slope_per90  =  0.00152343272556
stetson_k  =  0.843509302006
weighted_mean  =  11.753202847
weighted_std  =  0.611816376977
