-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.45


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.184328862022
cusum  =  0.266856796369
eta  =  0.711465895299
hl_amp_ratio  =  0.394862994647
kurtosis  =  -0.183151356018
n_points  =  41
period  =  1.21897267541
period_SNR  =  8.36376356865
period_log10FAP  =  -2.42242552386
period_uncertainty  =  0.000532884331526
phase_cusum  =  0.384018023692
phase_eta  =  0.390994195969
phi21  =  -0.704370032977
phi31  =  -3.53897470945
quartile31  =  0.23
r21  =  0.296190515863
r31  =  0.377773193967
shapiro_w  =  0.908233642578
skewness  =  -0.807148742442
slope_per10  =  -1.11449998803
slope_per90  =  0.420249998569
stetson_k  =  0.678139297859
weighted_mean  =  15.1519033158
weighted_std  =  0.155031879398
