-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.34


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  3.50861338794
cusum  =  0.351489343146
eta  =  0.0974434622196
hl_amp_ratio  =  0.180800805668
kurtosis  =  1.73538898218
n_points  =  171
period  =  0.997306775938
period_SNR  =  18.4354898382
period_log10FAP  =  -14.066755574
period_uncertainty  =  0.000280899856884
phase_cusum  =  0.210393249879
phase_eta  =  0.307521726376
phi21  =  -0.392420000213
phi31  =  -0.225317245716
quartile31  =  0.18
r21  =  0.627599686975
r31  =  0.279333466272
shapiro_w  =  0.67534661293
skewness  =  -1.78273155042
slope_per10  =  -0.0752944485168
slope_per90  =  0.328733332766
stetson_k  =  0.550633142113
weighted_mean  =  10.8363157895
weighted_std  =  0.429364952983
