-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.73


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.168649970381
cusum  =  0.195990862224
eta  =  0.425221218902
hl_amp_ratio  =  1.21818254822
kurtosis  =  -0.163544583307
n_points  =  378
period  =  0.331635878562
period_SNR  =  18.3767127932
period_log10FAP  =  -16.3592860921
period_uncertainty  =  6.5303691319e-05
phase_cusum  =  0.153772161784
phase_eta  =  1.47960799924
phi21  =  -2.34607008257
phi31  =  -2.48930811739
quartile31  =  0.34
r21  =  0.280391693357
r31  =  0.223209954651
shapiro_w  =  0.969725251198
skewness  =  -0.232390814853
slope_per10  =  -0.0312626072393
slope_per90  =  0.0326075200424
stetson_k  =  0.819318877939
weighted_mean  =  11.3163492063
weighted_std  =  0.221295858278
