-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.49


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.174459366753
cusum  =  0.243791613287
eta  =  0.71767423447
hl_amp_ratio  =  2.06416660931
kurtosis  =  -1.56378981087
n_points  =  53
period  =  0.100884914298
period_SNR  =  8.35109862081
period_log10FAP  =  -3.79453806778
period_uncertainty  =  3.64811291061e-06
phase_cusum  =  0.38965917655
phase_eta  =  0.373430254621
phi21  =  0.539451948094
phi31  =  0.321526490241
quartile31  =  0.31
r21  =  0.35715261266
r31  =  0.117847958408
shapiro_w  =  0.85902017355
skewness  =  0.275959550245
slope_per10  =  -0.103787279722
slope_per90  =  0.182627274824
stetson_k  =  0.883444276538
weighted_mean  =  13.6241324921
weighted_std  =  0.14989466791
