-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.54


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.302141021896
cusum  =  0.158874754874
eta  =  0.670518719693
hl_amp_ratio  =  0.25058347888
kurtosis  =  -0.592546818949
n_points  =  109
period  =  1.34413742036
period_SNR  =  18.6348061388
period_log10FAP  =  -12.6620688986
period_uncertainty  =  0.000698132505002
phase_cusum  =  0.392255840853
phase_eta  =  0.244999483146
phi21  =  3.92092934935
phi31  =  2.40404077884
quartile31  =  0.4
r21  =  0.309616676231
r31  =  0.202469868709
shapiro_w  =  0.874922275543
skewness  =  -0.797671157225
slope_per10  =  -0.546500014607
slope_per90  =  0.775599991903
stetson_k  =  0.718958253309
weighted_mean  =  13.383594306
weighted_std  =  0.234915520144
