-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.329361756062
cusum  =  0.122219039781
eta  =  0.493088637735
hl_amp_ratio  =  0.442021948951
kurtosis  =  -0.726519550628
n_points  =  323
period  =  0.515081276384
period_SNR  =  40.9992901496
period_log10FAP  =  -43.1546236757
period_uncertainty  =  7.13329943867e-05
phase_cusum  =  0.266700274599
phase_eta  =  0.343304264841
phi21  =  -2.40892403475
phi31  =  -1.56862245061
quartile31  =  0.45
r21  =  0.351296463735
r31  =  0.242708084356
shapiro_w  =  0.914230465889
skewness  =  -0.64365595149
slope_per10  =  -0.101039349982
slope_per90  =  0.217098574597
stetson_k  =  0.79776482416
weighted_mean  =  13.9598728394
weighted_std  =  0.281757719406
