-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.29698272579
cusum  =  0.161326620432
eta  =  0.482190882426
hl_amp_ratio  =  0.590077518883
kurtosis  =  -0.64448121337
n_points  =  321
period  =  0.503417010118
period_SNR  =  38.054009326
period_log10FAP  =  -36.3983488479
period_uncertainty  =  7.07404052135e-05
phase_cusum  =  0.199388571244
phase_eta  =  0.539048893918
phi21  =  1.04188935718
phi31  =  -0.359631785136
quartile31  =  0.4
r21  =  0.33995974503
r31  =  0.245707881103
shapiro_w  =  0.952392935753
skewness  =  -0.514255143891
slope_per10  =  -0.0595197570896
slope_per90  =  0.107200287277
stetson_k  =  0.809977697776
weighted_mean  =  12.0224519481
weighted_std  =  0.262749129083
