-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.68


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.258955502407
cusum  =  0.307993003335
eta  =  0.463950633797
hl_amp_ratio  =  0.378664873182
kurtosis  =  6.49193092677
n_points  =  47
period  =  0.56624268198
period_SNR  =  7.26526574279
period_log10FAP  =  -0.71722417013
period_uncertainty  =  7.32763107684e-05
phase_cusum  =  0.207255345408
phase_eta  =  0.696449818736
phi21  =  0.200331049763
phi31  =  -2.89023042267
quartile31  =  0.14
r21  =  1.02999714404
r31  =  1.15201969419
shapiro_w  =  0.743294477463
skewness  =  -2.36723795802
slope_per10  =  -0.587054672781
slope_per90  =  0.390210999777
stetson_k  =  0.576335728526
weighted_mean  =  10.92
weighted_std  =  0.257673717482
