-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.71


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.142925950238
cusum  =  0.110699977042
eta  =  0.765044740047
hl_amp_ratio  =  0.868767989886
kurtosis  =  -0.370097217658
n_points  =  298
period  =  0.354285870868
period_SNR  =  27.1809874987
period_log10FAP  =  -23.178888535
period_uncertainty  =  2.81190422715e-05
phase_cusum  =  0.231504530664
phase_eta  =  0.905523931096
phi21  =  1.87644328093
phi31  =  0.560030497484
quartile31  =  0.23
r21  =  0.132612169111
r31  =  0.115422568071
shapiro_w  =  0.989472687244
skewness  =  -0.137339579854
slope_per10  =  -0.0824083963172
slope_per90  =  0.0552299160906
stetson_k  =  0.825436718502
weighted_mean  =  12.217118075
weighted_std  =  0.149146533157
