-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.245641972815
cusum  =  0.120211413338
eta  =  0.606460580014
hl_amp_ratio  =  0.660147080597
kurtosis  =  -0.0917942119861
n_points  =  491
period  =  0.547187156048
period_SNR  =  45.2594027443
period_log10FAP  =  -46.5657986915
period_uncertainty  =  8.42137356085e-05
phase_cusum  =  0.219952791468
phase_eta  =  0.666708574245
phi21  =  -2.03135749203
phi31  =  -4.08719713602
quartile31  =  0.37
r21  =  0.452193879676
r31  =  0.339863314141
shapiro_w  =  0.975740015507
skewness  =  -0.32676317429
slope_per10  =  -0.0605051920394
slope_per90  =  0.0365436807919
stetson_k  =  0.799682342948
weighted_mean  =  11.8964719864
weighted_std  =  0.256071299984
