-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.239842676713
cusum  =  0.175925115916
eta  =  0.554334030645
hl_amp_ratio  =  0.438252488726
kurtosis  =  -0.882836860821
n_points  =  330
period  =  0.564275367061
period_SNR  =  48.5735505602
period_log10FAP  =  -43.6178390349
period_uncertainty  =  7.25476184608e-05
phase_cusum  =  0.279050762445
phase_eta  =  0.276339266931
phi21  =  0.846387342788
phi31  =  -0.923341966569
quartile31  =  0.35
r21  =  0.484012269658
r31  =  0.255485798944
shapiro_w  =  0.941917419434
skewness  =  -0.477223618791
slope_per10  =  -0.126876482932
slope_per90  =  0.178436346526
stetson_k  =  0.772995339837
weighted_mean  =  14.9327203248
weighted_std  =  0.227945539475
