-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_Other
class_probability =  0.38


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.299056254812
cusum  =  0.147275963135
eta  =  0.700857361526
hl_amp_ratio  =  0.6400288893
kurtosis  =  -0.782831514413
n_points  =  155
period  =  1.39748481576
period_SNR  =  12.2928992238
period_log10FAP  =  -9.08957388213
period_uncertainty  =  0.000476794601991
phase_cusum  =  0.253044004365
phase_eta  =  0.815501143156
phi21  =  0.678374334144
phi31  =  2.76431400773
quartile31  =  0.485
r21  =  0.234341968913
r31  =  0.202300497495
shapiro_w  =  0.937818169594
skewness  =  -0.48348910476
slope_per10  =  -0.330839814986
slope_per90  =  0.386000005528
stetson_k  =  0.781684667776
weighted_mean  =  11.582
weighted_std  =  0.326093990013
