-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.274050399169
cusum  =  0.151261368665
eta  =  0.721982081975
hl_amp_ratio  =  0.524262012453
kurtosis  =  0.29807887002
n_points  =  204
period  =  0.557328953848
period_SNR  =  23.5809001004
period_log10FAP  =  -19.3274712226
period_uncertainty  =  8.28618741712e-05
phase_cusum  =  0.22977644394
phase_eta  =  0.395441952506
phi21  =  0.950665264204
phi31  =  2.07024268575
quartile31  =  0.3025
r21  =  0.530389903168
r31  =  0.298426023252
shapiro_w  =  0.945178091526
skewness  =  -0.566882610154
slope_per10  =  -0.137609997027
slope_per90  =  0.395133946683
stetson_k  =  0.733485493911
weighted_mean  =  13.1580819826
weighted_std  =  0.243848436518
