-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.305540287524
cusum  =  0.1711350065
eta  =  0.686927706617
hl_amp_ratio  =  0.341684979863
kurtosis  =  -0.861513179556
n_points  =  254
period  =  0.548528816828
period_SNR  =  36.9514230865
period_log10FAP  =  -31.2453426062
period_uncertainty  =  9.91854923928e-05
phase_cusum  =  0.302713295643
phase_eta  =  0.145133296734
phi21  =  3.95493464086
phi31  =  5.04440784071
quartile31  =  0.4775
r21  =  0.527861771269
r31  =  0.400538826819
shapiro_w  =  0.901225209236
skewness  =  -0.621557103637
slope_per10  =  -0.121990392745
slope_per90  =  0.25173966984
stetson_k  =  0.728768687138
weighted_mean  =  15.5084069884
weighted_std  =  0.306080336729
