-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.410055110867
cusum  =  0.19797771061
eta  =  0.486651276706
hl_amp_ratio  =  0.267363881527
kurtosis  =  -0.609127345887
n_points  =  468
period  =  0.498545222056
period_SNR  =  55.7550462105
period_log10FAP  =  -61.2662524986
period_uncertainty  =  7.98353637516e-05
phase_cusum  =  0.417633702011
phase_eta  =  0.201443003837
phi21  =  0.392798112239
phi31  =  1.19473278299
quartile31  =  0.55
r21  =  0.495225041272
r31  =  0.235244452976
shapiro_w  =  0.85334610939
skewness  =  -0.875802260699
slope_per10  =  -0.0554043195474
slope_per90  =  0.05940079867
stetson_k  =  0.721338907962
weighted_mean  =  12.8531758624
weighted_std  =  0.359017231226
