-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.436603755505
cusum  =  0.131426749651
eta  =  0.631933512511
hl_amp_ratio  =  0.281113872951
kurtosis  =  -0.30030881486
n_points  =  233
period  =  0.451698656634
period_SNR  =  27.5056541131
period_log10FAP  =  -25.1777623472
period_uncertainty  =  6.77412515995e-05
phase_cusum  =  0.220696157937
phase_eta  =  0.133027575554
phi21  =  0.670827059547
phi31  =  1.49042348731
quartile31  =  0.49
r21  =  0.494150260709
r31  =  0.384236325955
shapiro_w  =  0.856173753738
skewness  =  -0.975548811417
slope_per10  =  -0.149559974717
slope_per90  =  0.264219256388
stetson_k  =  0.707687943752
weighted_mean  =  13.5996911557
weighted_std  =  0.370736531564
